  1.442000749E-02 -1.046257296E-02 -5.763649574E-03 -8.581293164E-03  rotation in radian
 -2.958845E-02  dx in pixels
  2.676919E-02  dy in pixels
      0.995428  scale x
      0.996262  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
