  3.414466405E-02 -3.769022388E-02 -2.665730313E-02 -3.785067809E-02  rotation in radian
 -1.009141E+01  dx in pixels
 -3.947072E+00  dy in pixels
      1.018206  scalx
      1.026389  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
