  3.492898545E-02 -3.769022388E-02 -2.665730313E-02 -3.785067809E-02  rotation in radian
  7.691000E-01  dx in pixels
 -2.887100E+00  dy in pixels
      1.004896  scalx
      1.010225  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
