 -3.172197946E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.085080E+01  dx in pixels
 -7.356100E+00  dy in pixels
      1.003497  scalx
      1.011166  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
