 -4.092718888E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.542700E+00  dx in pixels
 -3.619700E+00  dy in pixels
      1.004501  scalx
      1.010219  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
