 -3.447016302E-03 -2.856513583E-03 -5.938493590E-04 -1.057118071E-03  rotation in radian
  5.219400E+00  dx in pixels
 -3.996400E+00  dy in pixels
      1.004569  scalx
      1.009902  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
