 -4.950026600E-03 -3.743166282E-03 -5.010881854E-04 -1.072556978E-03  rotation in radian
 -5.653668E+00  dx in pixels
 -1.647618E+00  dy in pixels
      1.017764  scalx
      1.026351  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
