 -3.579685840E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.901400E+00  dx in pixels
 -3.871400E+00  dy in pixels
      1.005013  scalx
      1.009181  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
