 -4.945186013E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.756400E+00  dx in pixels
 -3.570500E+00  dy in pixels
      1.005191  scalx
      1.010272  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
