  4.209800245E-02 -1.105649951E-01 -4.265352117E-02 -4.808344273E-02  rotation in radian
 -8.856666E+00  dx in pixels
 -3.295847E+00  dy in pixels
      1.018293  scalx
      1.026782  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
