 -4.367817256E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.668200E+00  dx in pixels
 -3.784400E+00  dy in pixels
      1.004315  scalx
      1.010244  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
