 -4.095003051E-03 -1.884673370E-03 -1.084949521E-03 -1.717285221E-03  rotation in radian
 -6.062396E+00  dx in pixels
 -2.241773E+00  dy in pixels
      1.018111  scalx
      1.026621  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
