 -2.592362051E-03 -1.884673370E-03 -1.084949521E-03 -1.717285221E-03  rotation in radian
  3.411400E+00  dx in pixels
  2.529400E+00  dy in pixels
      1.004912  scalx
      1.010534  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
