  6.013445949E-03 -1.884673370E-03 -1.084949521E-03 -1.717285221E-03  rotation in radian
 -1.633684E-02  dx in pixels
  1.105220E-02  dy in pixels
      0.995596  scale x
      0.996800  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
