 -2.384664745E-03 -9.274638345E-03 -1.538378231E-03 -2.114616345E-03  rotation in radian
  4.694800E+00  dx in pixels
 -3.156400E+00  dy in pixels
      1.004961  scalx
      1.010111  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
