 -3.765107818E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.864400E+00  dx in pixels
 -4.346800E+00  dy in pixels
      1.005020  scalx
      1.009618  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
