 -1.312090404E-02  2.714744647E-02  7.939388559E-03  7.482246784E-03  rotation in radian
  3.070200E+00  dx in pixels
 -3.761100E+00  dy in pixels
      1.004908  scalx
      1.010321  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
