 -4.473925226E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.646600E+00  dx in pixels
 -4.849200E+00  dy in pixels
      1.004293  scalx
      1.010556  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
