  4.252305774E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.636322E-02  dx in pixels
 -8.298855E-03  dy in pixels
      0.994581  scale x
      0.997085  scale y
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
