 -4.248936602E-02  5.955178404E-02  3.169513007E-02  3.788270447E-02  rotation in radian
  2.274000E+00  dx in pixels
 -3.993100E+00  dy in pixels
      1.005000  scalx
      1.010336  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
