 -3.755384291E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.342500E+00  dx in pixels
 -4.677400E+00  dy in pixels
      1.005427  scalx
      1.010297  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
