  3.135373100E-03 -9.001448314E-03 -4.931579018E-03 -7.218902004E-03  rotation in radian
  4.544800E+00  dx in pixels
 -4.335600E+00  dy in pixels
      1.004814  scalx
      1.009930  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
