  1.173296510E-02 -9.001448314E-03 -4.931579018E-03 -7.218902004E-03  rotation in radian
  2.777838E-02  dx in pixels
  1.202383E-02  dy in pixels
      0.995917  scale x
      0.996617  scale y
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
