  2.517986482E-01 -2.644079076E-01 -1.812100893E-01 -2.475241313E-01  rotation in radian
  7.675000E-01  dx in pixels
 -3.534400E+00  dy in pixels
      1.005001  scalx
      1.010340  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
