 -4.114753865E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.294200E+00  dx in pixels
 -2.636200E+00  dy in pixels
      1.005207  scalx
      1.010711  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
