 -1.182057323E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.623100E+00  dx in pixels
 -5.850600E+00  dy in pixels
      1.005142  scalx
      1.009802  scaly
         4.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
