 -3.831558851E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.014800E+00  dx in pixels
 -5.160400E+00  dy in pixels
      1.004362  scalx
      1.010593  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
