 -5.796768448E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.374022E+00  dx in pixels
 -3.911794E+00  dy in pixels
      1.018320  scalx
      1.027227  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
