  6.883514720E-03 -1.329653381E-02 -7.127520686E-03 -1.061611410E-02  rotation in radian
  8.748900E+00  dx in pixels
 -6.361000E+00  dy in pixels
      1.004596  scalx
      1.009516  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
