 -4.264045967E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.390500E+00  dx in pixels
 -4.453600E+00  dy in pixels
      1.005414  scalx
      1.010302  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
