 -3.335129804E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.139990E+01  dx in pixels
 -4.996000E+00  dy in pixels
      1.004670  scalx
      1.010988  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
