  3.248989190E-03 -1.115987918E-02 -5.795520580E-03 -8.640863539E-03  rotation in radian
  8.988389E-01  dx in pixels
 -2.402904E+00  dy in pixels
      1.017821  scalx
      1.025713  scaly
        40.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
