 -4.010630040E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.153500E+00  dx in pixels
 -6.818100E+00  dy in pixels
      1.005537  scalx
      1.010510  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
