 -4.116005938E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.479800E+00  dx in pixels
 -7.223100E+00  dy in pixels
      1.005174  scalx
      1.010452  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
