 -3.486741425E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.042320E+01  dx in pixels
 -7.076400E+00  dy in pixels
      1.005971  scalx
      1.010044  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
