 -1.197050144E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.243100E+00  dx in pixels
 -7.803700E+00  dy in pixels
      1.004140  scalx
      1.009923  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
