 -3.848767599E-03 -2.604452714E-03 -3.371236529E-04 -9.030959698E-04  rotation in radian
  4.717700E+00  dx in pixels
 -6.738800E+00  dy in pixels
      1.005216  scalx
      1.010547  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
