 -4.226722868E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.151800E+00  dx in pixels
 -7.296300E+00  dy in pixels
      1.004781  scalx
      1.011172  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
