  6.240990920E-03 -1.420294888E-02 -7.722849008E-03 -1.147184725E-02  rotation in radian
  1.440858E+00  dx in pixels
 -1.958626E+00  dy in pixels
      1.018159  scalx
      1.025828  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
