  7.348263920E-03 -1.420294888E-02 -7.722849008E-03 -1.147184725E-02  rotation in radian
  6.217900E+00  dx in pixels
 -8.625100E+00  dy in pixels
      1.004270  scalx
      1.009092  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
