  1.638491692E-02 -1.420294888E-02 -7.722849008E-03 -1.147184725E-02  rotation in radian
  5.656793E-02  dx in pixels
  5.392017E-03  dy in pixels
      0.994723  scale x
      0.995780  scale y
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
