 -3.613042064E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.152210E+01  dx in pixels
 -7.578000E+00  dy in pixels
      1.004983  scalx
      1.008896  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
