  5.687419110E-03 -1.231370011E-02 -6.732612538E-03 -9.940403487E-03  rotation in radian
  5.683800E+00  dx in pixels
 -7.108700E+00  dy in pixels
      1.004736  scalx
      1.009821  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
