  1.460224511E-02 -1.231370011E-02 -6.732612538E-03 -9.940403487E-03  rotation in radian
  3.275838E-02  dx in pixels
  1.257628E-03  dy in pixels
      0.995166  scale x
      0.996076  scale y
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
