 -1.226704017E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.471100E+00  dx in pixels
 -7.637200E+00  dy in pixels
      1.003691  scalx
      1.010160  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
