  1.434505071E-02 -1.211944478E-02 -6.540857666E-03 -9.680726955E-03  rotation in radian
  2.403819E-02  dx in pixels
 -6.184113E-02  dy in pixels
      0.995287  scale x
      0.996115  scale y
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
