 -3.529280413E-03 -3.403977130E-03 -4.609557029E-04 -1.049776942E-03  rotation in radian
  5.806400E+00  dx in pixels
 -6.368700E+00  dy in pixels
      1.004992  scalx
      1.010267  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
