 -3.841105640E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.332700E+00  dx in pixels
 -6.354600E+00  dy in pixels
      1.005037  scalx
      1.010653  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
