 -4.370666253E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.504000E+00  dx in pixels
 -6.919600E+00  dy in pixels
      1.005319  scalx
      1.009844  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
