 -3.456794698E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.293710E+01  dx in pixels
 -7.534100E+00  dy in pixels
      1.004182  scalx
      1.011197  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
